]^2

|t| [GeV

5 10 15 20 25

]^2 /dt [pb/GeV Yγ→pγσd

1

10

210

310_{H1 Data}

fit: n=2.60

-n|t| =0.14

BFKL sα LLA BFKL =0.26

BFKL sα LLA BFKL =0.37

BFKL sα LLA BFKL

< 0.05 IPy W = 219 GeV at large |t| γ H1 Diffractive Scattering of

1

310