[nb/GeV]

Breit T X)/dp s 0 e K → (ep σd

1

2 H1

current region

H1 Data =0.3) sλ CDM (

=0.22) sλ CDM (

=0.3) sλ MEPS ( =0.22) sλ MEPS (

[GeV]

Breit Tp 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Theory / Data

0.8 1 1.2