0.2

0.4

0.6

0.8

1

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} X

F_2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3}

R=0.5 Dipole GBW Dipole IIM

X

F_L