0 0.2 0.4 0.6 0.8

0 10 20 E_e^'/ GeV ε a) H1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 10 20 b)

E_e^'/ GeV ε

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 10 20 E_e^'/ GeV ε c)