10^{-1}

1

10

10^2

10^3

70 80 90 100

W [GeV] σ_{γ∗p} Μnb/GeV^2Ν

fit ∝ W^δ b) ρ production Q^2 = 8.6 GeV^2 Λ|t|Γ [GeV^2] 0.08 0.32 0.69

1.47 H1