0

2

4

6

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

m_{ππ} [GeV] dσ/dm_{ππ} [nb/GeV]

a) e p 5 e ρ p H1 ρ + n.r. ππ ρ BW interf. H1

2.5 ≤ Q^2 < 4.9 GeV^2

0

0.5

1

1.5

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

m_{ππ} [GeV]

b)

H1

4.9 ≤ Q^2 < 9.8 GeV^2

0

0.1

0.2

0.3

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

m_{ππ} [GeV] dσ/dm_{ππ} [nb/GeV]

c)

H1

9.8 ≤ Q^2 < 15.5 GeV^2

0

0.05

0.1

0.15

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

m_{ππ} [GeV]

d)

H1

15.5 ≤ Q^2 < 60. GeV^2