H1 BEAUTY CROSS SECTION IN DIS

0

0.005

0.01

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} x

σ^{ψbb} _

Q^2= 5 GeV^2

x

0

0.005

0.01

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 12 GeV^2

x

0 0.01

0.02

0.03

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 25 GeV^2

x

0 0.01

0.02

0.03

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 60 GeV^2

x

0

0.02

0.04

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 200 GeV^2

x

0

0.02

0.04

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 650 GeV^2

x

0

0.01

0.02

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2= 2000 GeV^2

H1 x

H1 HERA I H1 HERA II H1 Data