)^2

/GeV 2 log (Q

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

<-3) 2 >3)-n(S 2 n(S

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

2

2 2

0 2

2 2

0

H1 Data Total MC Reweight Error uds c Reweight Error b Reweight Error 2≥ track N