0 20 40 60 80

10^{-2} 10^{-1}

0 20 40 60 80

10^{-2} 10^{-1}

ep 5 e D* X

Q^2=120 GeV^2

Q^4d^2σ/dQ^2dy Μnb GeV^2Ν

Q^2=200 GeV^2

Q^2=400 GeV^2

y

H1 D* HVQDIS RAPGAP CASCADE

0 20 40 60 80

10^{-2} 10^{-1}