0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-3} 10^{-2}

0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-3} 10^{-2}

F^{cc} _ 2 Q^2=120 GeV^2

H1

Q^2=200 GeV^2

H1

Q^2=400 GeV^2

H1 x

b) H1 D* MRST04FF3 MSTW08 NLO MSTW08 NNLO ABKM FFN3 ABKM GMVFNS 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-3} 10^{-2}