) [GeV] π ) - m(K ππ m(K 0.135 0.14 0.145 0.15 0.155 0.16 0.165 0.17

Entries / 0.5 MeV

0

2000

4000

6000

8000 H1 data WC comb. Sig+Bg Fit 343 D* ± 24705 H1