x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 1 2 3 4 5 2 = 6.5 GeV 2Q

theo

visσ/^{theo}_{full}σ

H1

x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 1 2 3 4 5 2 = 20.0 GeV 2Q

x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 1 2 3 4 5^2

= 60.0 GeV 2Q x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 1 2 3 4 5 2 = 12.0 GeV 2Q

x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 1 2 3 4 5 2 = 35.0 GeV 2Q

x -4 10^{-3}10^{-2}10 0 0.5851.17

1.7552.34

2.9253.51

4.0954.68

5.2655.85

CASCADE (A0) HVQDIS (CT10f3)

0

0