x -4 10^{-3}10^{-2}10

/ dx [nb] σd

10 210 310 410 510

x

510_{H1 data}

RAPGAP (CTEQ6.6M) RAPGAP (CTEQ6LL) CASCADE (A0)

x

D* in DIS H1

x -4 10^{-3}10^{-2}10

norm R

0.6 0.8 1 1.2 1.4

x

R

1