25

50

0 2

dσ/dΔϕ(pb/rad)

2.0 ≤ Y Λ 4.0 Λ x Γ = 0.0018

H1 data CDM CCFM DGLAP

Energy scale uncert.

forward and central jet

0

0.025

0.05

0 2

4.0 ≤ Y Λ 5.75 Λ x Γ = 0.00058

0.75 1 1.25

0 1 2 3

R

0.75 1 1.25

1 2 3 R = norm. MC norm. data

Δϕ(rad)