x -4 10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 10 xf(x)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

x 0

vxu

vxd 0.01)

×(xg

0.01)

×(xS

2 = 6464 GeV 2Q H1PDF 2012 experimental uncertainty + model uncertainty + parametrisation unc. =0.5 fit sf

H1 Collaboration