-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 35 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 45 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 60 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 90 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 120 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 150 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 200 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 250 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 300 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 400 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 500 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 650 GeV

2Q^2 2Q

-310^{-2}10 0 0.5 1 1.5 2 = 800 GeV

2Q^2 2Q

H1 2F H1 LF ZEUS 2F ZEUS LF H1PDF 2012 2 F H1PDF 2012 L F

L, F_2F

x x x x

H1 Collaboration

0 0.5 1 1.5

0 0.5 1 1.5

0 0.5 1 1.5

0 0.5 1 1.5 -310^{-2}10^{-3}10^{-2}10^{-3}10^{-2}10

-310^{-2}10