0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5

0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5

0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5

0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5

0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 1.5

0.01 0.02 0.1 0.2 0.5 1 1.5

3ξd^2 /dQ σ Trijet d

3ξ

Ratio to NLO

2 < 200 GeV 2 150 < Q

2 < 270 GeV 2 200 < Q

2 < 400 GeV 2 270 < Q

2 < 700 GeV 2 400 < Q

2 < 5000 GeV 2 700 < Q

2 < 15000 GeV 2 5000 < Q H1