) used in PDF fit Z (M sα 0.11 0.115 0.12 0.125 0.13

) from fits to jet data Z (M sα

0.11

0.12

0.13 sets_sα

Fits with MSTW2008 Inclusive jet Dijet Trijet Multijet Normalised multijet 0.118

=_sα

Fits using PDF with H1