H1 and ZEUS

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25

5 10 15 20 25

Q^2 /GeV^2 χ^2/d.o.f.

min

ACOT NLO, F_L O(α_s) FONLL-B NLO, F_L O(α_s) FF3B NLO, F_L O(α_s)

RTOPT NLO, F_L O(α_s^2) FF3A NLO, F_L O(α_s^2)