0 0.5 1 1.5 2 2 =10 GeV 2 fμ ux

-0.2 0 0.2

-410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1x

0 0.5 1 1.5 2 2 =10 GeV 2 fμ cx

HERAPDF2.0 NLO uncertainties: experimental model parameterisation

-0.2 0 0.2

-410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1x

0 0.5 1 1.5 2 2 =10 GeV 2 fμ dx

-0.2 0 0.2

-410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1x

0 0.5 1 1.5 2 2 =10 GeV 2 fμ sx

-0.2 0 0.2

-410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1x

H1 and ZEUS