x -410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1

xu_v

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 2 = 1.9 GeV f 2μ HERAPDF2.0 FF3B NLO NNPDF3.0FF(3N) NLO

x -410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1

xd_v

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

x -410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1

xg

-1

0

1

2

3

x -410^{-3}10^{-2}10^{-1}10 1

xS

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

H1 and ZEUS