Q^2 [GeV^2]

r0004

0 4 8 12 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

fit [1+ξ(M_ρ^2/Q^2)^κ]-^1 0

1

This measurement ZEUS (γ^*p ---> ρ^0p) H1 (γ^*p ---> ρ^0p)

(d) H1