E_n [GeV]

Events

200 400 600 800 0

200

400

600

800

1000 s H1 data signal background

0 signal+background

F_{bg} χ2

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 10

20

30

40

50 1σ band

ρ^0 with Forward Neutron