-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

r,NC

+ nom σ / r,NC +σ

0.8 1 1.2^2

= 3.5 GeV 2Q

-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 10 GeV 2Q

Bjx -4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 22 GeV 2Q

-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10 0.8 1 1.2^2

= 60 GeV 2Q

-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 150 GeV 2Q

Bjx -4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 400 GeV 2Q

-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10 0.8 1 1.2^2

= 1000 GeV 2Q

-4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 3000 GeV 2Q

Bjx -4 10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

2 = 20000 GeV 2Q

-1 p 0.5 fb + HERA NC e 0.01]

≥ _{Bj}

HERAPDF-HQMASS [DIS x NLO HERAPDF2.0 FF3A HERAPDF-HQMASS gg gg H1 and ZEUS