F_2^D

8.5 GeV^2 12 GeV^2

25 GeV^2

x

50 GeV^2 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}