10^{-1}

1

10

10^2

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

-t [GeV^2] dσ/dt [μb/GeV^2]

H1

b = 10.9 Α 2.4 [GeV^{-2}] dσ/dt(0) = 79.9 Α 30.5 [μb/GeV^2]