H1 Data CDM-D LEPTO-D

0

0.1

0.2

0.3

0.4

10^{-3}

10 GeV^2 Λ Q^2 Λ 15 GeV^2

x

ΛK^0Γ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

10^{-3}

15 GeV^2 Λ Q^2 Λ 35 GeV^2

x

ΛK^0Γ

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

10^{-3}

35 GeV^2 Λ Q^2 Λ 70 GeV^2

x

ΛK^0Γ