LEPTO (Default) LEPTO-D

H1 Data

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

10^{-3}

10 GeV^2 Λ Q^2 Λ 15 GeV^2

x

ΛK^0Γ/Λ N_{tracks} Γ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

10^{-3}

15 GeV^2 Λ Q^2 Λ 35 GeV^2

x

ΛK^0Γ/Λ N_{tracks} Γ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

10^{-3}

35 GeV^2 Λ Q^2 Λ 70 GeV^2

x

ΛK^0Γ/Λ N_{tracks} Γ