0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

-1 -0.5 0 0.5 1

RAPGAP-CDM RAPGAP-PS

H1 Data

η

(1/N_{ev}) dn(K^0)/dη p_T^2 ΜGeV^2c^{-2}Ν

(1/N_{ev}) dn(K^0)/dp_T^2 ΜGeV^{-2}c^2Ν

10^{-2}

10^{-1}

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5