0

0.05

0.1

0.15

0 20

80 GeV Λ W Λ 115 GeV

P_n

H1 data DJANGO MC reweighted MC

0

0.05

0.1

0.15

0 20

115 GeV Λ W Λ 150 GeV

0

0.05

0.1

0.15

0 20

150 GeV Λ W Λ 185 GeV

0

0.05

0.1

0.15

0 20

185 GeV Λ W Λ 220 GeV

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20 n

0

0.05

0.1

0.15

0 0 0

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20

0 20

0 20

0 20