10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

ΛnΓ P_n

80 GeV Λ W Λ 115 GeV 115 GeV Λ W Λ 150 GeV 150 GeV Λ W Λ 185 GeV 185 GeV Λ W Λ 220 GeV

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 n/ΛnΓ

ΛnΓ P_n