12 Λ Q^2 Λ 100 GeV^2

100 Λ Q^2 Λ 8000 GeV^2 (a)

x_p

1/N dn^Α/dx_p

(b)

ξ

1/N dn^Α/dξ

H1

H1

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

0 2 4 6