10^{-1}

1

10

10^2

10^3

10 10^2

Q, E^* (GeV)

1/N dn^Α/dx_p

H1 e^+e^- x_p range 0.02 - 0.05 ( Ξ 10 )

0.05 - 0.10 ( Ξ 5 )

0.10 - 0.20 ( Ξ 3 )

0.20 - 0.30 0.30 - 0.40 0.40 - 0.50

0.50 - 0.70

H1