1/N Edn^Α/d^3p (GeV^{-2})

a) ΛQΓ=5.5 GeV

E (GeV)

b) ΛQΓ=19.6 GeV

E+(m×0.5)(GeV)

1/N Edn^Α/d^3p (GeV^{-2})

m=0, 12 ΛQ^2Λ15 GeV^2 m=1, 15 ΛQ^2Λ20 GeV^2 m=2, 20 ΛQ^2Λ40 GeV^2 m=3, 40 ΛQ^2Λ60 GeV^2 m=4, 60 ΛQ^2Λ80 GeV^2 m=5, 80 ΛQ^2Λ100 GeV^2 c)

H1

10^{-2}

10^{-1}

1

10

0.5 0.75 1 1.25 1.5

10^{-2}

10^{-1}

1

10

0.5 0.75 1 1.25 1.5

10^{-2}

10^{-1}

1

10

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5