ΛnΓ = 1.25 ± 0.05 σ = 1.15 ± 0.05

P(n)

ΛnΓ = 1.52 ± 0.07 σ = 1.33 ± 0.06

n

ΛnΓ = 1.88 ± 0.08 σ = 1.54 ± 0.07

P(n)

ΛnΓ = 2.17 ± 0.09 σ = 1.62 ± 0.07

n

ΛnΓ = 3.62 ± 0.35 σ = 2.10 ± 0.21

P(n)

ΛnΓ = 4.39 ± 0.42 σ = 2.29 ± 0.22

n

Q^2 H1

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

0 5 10