0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1 η dσ/dη (μb)

H1 data GRV-LO (mia) GRV-LO (no mia) SAS1D-LO LAC1-LO

direct

a) p_T Γ 2 GeV/c

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1 η

H1 data GRV-LO (mia) GRV-LO (no mia) SAS1D-LO LAC1-LO

direct

b) p_T Γ 3 GeV/c