0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

-1 0 1

0 y^∧ dσ_{γp} / dy^∧ (μb)

-1 0 1 0

0.1

0.2 H1 D* (γp)

NLO QCD

W = 194 GeV