0 0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

0.175 0.2

-1 0 1

0 y^∧ dσ_{γp} / dy^∧ (μb)

-1 0 1 0

0.1

0.2 H1 D* (γp)

NLO QCD

W = 88 GeV