10^2

10^3

10^4

10^5

0 50 100 150 200 μ^2 (GeV^2) g(x_g,μ^2)

H1 D* (γp)

..... MRST1 stat. errors only

Λx_gΓ = 9.4 • 10^{-4} 2.3 • 10^{-3} 5.0 • 10^{-3} 1.4 • 10^{-2} 3.8 • 10^{-2}