0 0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

0.175 0.2 0.225

167.5 170 172.5 175 177.5 θ_e [deg.]

1/N dN/dθ_e

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 50 100 150 θ_ρ [deg.]

1/N dN/dθ_ρ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0 100 200 300 ϕ_ρ [deg.]

1/N dN/dϕ_ρ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0 1 2 3 4 5 p_t [GeV]

1/N dN/dp_t