ϕ_{NC}^u NC Low Q^2 Fit x=0.25 ϕ_{NC} ϕ_{NC}^u NC x=0.4

H1 e^+p 94-97

Low Q^2 Fit ϕ_{NC} ϕ_{CC}^d CC Low Q^2 Fit ϕ_{CC} ϕ_{CC}^d Low Q^2 Fit CC ϕ_{CC}

Q^2 / GeV^2 x⋅q x⋅u x⋅d x⋅u x⋅d

Q^2 / GeV^2 x⋅q

0 0.2 0.4 0.6

10^3 10^4

0 0.2 0.4 0.6

10^3 10^4

0 0.2 0.4 0.6

10^3 10^4

0 0.1 0.2 0.3

10^3 10^4

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^3 10^4 0 0.2 0.4 0.6

10^3 10^4