0.5

1

1.5

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=300 GeV^2

σ_{NC}^ψ

0.5

1

1.5

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=500 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=1000 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=2000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=3000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=5000 GeV^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=8000 GeV^2

x 0 0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=15000 GeV^2

x

h method e method