0 0.25 0.5 0.75 1

0 0.5 1 r/R ψ(r)

5 Λ E_⊥ Λ 8 GeV E_⊥ Γ 8 GeV

H1 1994

η_{breit} Λ 1.5 0 0.25 0.5 0.75 1

0 0.5 1 r/R longit. inv. k_⊥ (KTCLUS)

1.5 Λ η_{breit} Λ 2.2 0 0.25 0.5 0.75 1

0 0.5 1 r/R

H1 preliminary

η_{breit} Γ 2.2