0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ψ(r)

H1 1994 HERWIG 5.9 ARIADNE 4.08 LEPTO 6.4

E_{⊥Breit} Γ 8 GeV η_{Breit} Λ 1.5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Cone R=1 (PXCONE)

E_{⊥Breit} Γ 8 GeV

1.5 Λ η_{Breit} Λ 2.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

H1 preliminary

E_{⊥Breit} Γ 8 GeV η_{Breit} Γ 2.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 r/R ψ(r)

5 Λ E_{⊥Breit} Λ 8 GeV η_{Breit} Λ 1.5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1 r/R

5 Λ E_{⊥Breit} Λ 8 GeV

1.5 Λ η_{Breit} Λ 2.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1 r/R

5 Λ E_{⊥Breit} Λ 8 GeV η_{Breit} Γ 2.2