0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

η_{Breit}Λ1.5 1.5Λη_{Breit}Λ2.2 η_{Breit}Γ2.2

Ψ(r=0.5)

H1 Prelim. longitudinally invariant k_⊥

E_{⊥Breit} > 8 GeV 5 < E_{⊥Breit} < 8 GeV

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

η_{Breit}Λ1.5 1.5Λη_{Breit}Λ2.2 η_{Breit}Γ2.2

H1 Prelim. Cone R=1

E_{⊥Breit} > 8 GeV 5 < E_{⊥Breit} < 8 GeV