η(D*) p_tΓ2.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

-1 0 1 η dσ/dη (μb)

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2 4 6 8 10

p_t (GeV) dσ/dp_t (μb)/GeV