H1 PRELIMINARY

0

100

0.5 1 m_{ππ} [GeV] dN/dm_{ππ}

0

50

0.5 1 m_{ππ} [GeV] dN/dm_{ππ}

0 25 50

0.5 1 m_{ππ} [GeV] dN/dm_{ππ}

0

20

0.5 1 m_{ππ} [GeV] dN/dm_{ππ}

0 10 20

0.5 1 m_{ππ} [GeV] dN/dm_{ππ}