H1 Preliminary

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2 = 2.5 GeV^2

F_2^{LN(3)}(z=0.7)/Γ_π

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2 = 4.4 GeV^2

0 0.3 0.6 0.9 1.2

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2 = 7.5 GeV^2

0 0.4 0.8 1.2 1.6

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2 = 13.3 GeV^2

0 0.5 1 1.5 2

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

Q^2 = 28.6 GeV^2

β

GRV-π LO OW-π Set 1 SMRS-π Set 2 ABFKW-π Set 1