0 0.001

0.002

0.003

10^{-4} 10^{-3}

R_π (x)

R_π ( H1 prel. dσ_π/dx )

Q^2 / GeV^2 Μ 2.0 ... 4.5 Ν

Μ 4.5 ... 15.0 Ν

Μ 15.0 ... 70.0 Ν

b)

p_{T,π} Γ 2.5 GeV *

0 0.001

0.002

0.003

0.004

10^{-4} 10^{-3}

0 0.002

0.004

0.006

0.008

10^{-4} 10^{-3} x