0

0.5

0 0.25 0.5 0.75 1

Standard Model (NLO QCD Fit) γ-exchange Fit x= 0.08

Φ_{NC}

0

0.5

0 0.25 0.5 0.75 1

x= 0.13

0

0.5

0 0.25 0.5 0.75 1

x= 0.25

(1-y)^2